Dr. Quapp: Statistik für Mathematiker mit SPSS – Computerkabinett 4-24 HG –

14. Übung - weiterhin: KS-Test und MW-Vergleiche -

1. Laden Sie erneut die Daten von Z\: rheuma.sav . Überprüfen Sie mit dem KS- Test, ob Li20_1 und Li20_4 normalverteilt sind.

Überprüfen Sie ebenfalls mit dem KS-Test, ob Li20_1 für Männer und Frauen getrennt normalverteilt ist.

Anleitung: Daten zur Analyse aufteilen (GESCHL) - Test rechnen - Datenaufteilung rückgängig machen! (Dies nie vergessen!)

2. Es soll nun geprüft werden, ob die Merkmale für Li20_1 und Li20_4 Mittelwertunterschiede aufweisen.

Anleitung: Zuerst ist zu konstatieren, da die Merkmale nicht beide normalverteilt sind: Für den Test verwende man deshalb den Nichtparametrischen Test für 2 verbundene Stichproben nach Wilcoxon.

3. Die Variable Li20_1 von rheuma.sav ist nicht normalverteilt. Prüfen Sie mit dem Rangtest von Mann-Whitney, ob sich Männer und Frauen (in der Population der ersten 30 Patienten) bezüglich Li20_1 unterscheiden. Die Antwort soll zu einem Signifikanzniveau α=0.05 erfolgen.